Fluctuation Asym�trie � 15 Hz

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 1 10 10^2

I(μA) σ_A

E_0=0.925 GeV θ=12.8^o 15 cm LH_2 raster 2mmx2mm