HAPPEX Error Budget

Erreur 1998 1999

Statistique 15 % 5 % Polarisation 5-7 % 1-3 % Electronique 4 % 1 % Bruit 3 % 0.5 % Q^2 2 % 0.3 % Linéarité 2 % 0.3 % Coil Pulsing 0.8 % 0.3 % Total 17 % 6 %