Target Quad1 Quad2 Quad3 Dipole Detector

Helmholtz Top View coils Moller Polarimeter

700 cm

Beam

Side View

9.6cm

48.5 cm

Patsy Tessa Felicia Lilly

100 108.5 65.7 148.6 277.2

208.5 274.2 422.8