-400

-200 0 200 400 600 800

0 200 400 600 800 1000 1200

modulation value vs. time

Horizontal coil Vertical coil Energy vernier

time Μ1/30 secΝ value ΜmA or keVΝ

0.8 0.85 0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15 1.2

0 200 400 600 800 1000 1200

x at target vs. time

Horizontal coil Vertical coil Energy vernier

time Μ1/30 secΝ x ΜmmΝ