-400

-200 0 200 400 600 800

0 200 400 600 800 1000 1200

modulation value vs. time

Horizontal coil Vertical coil Energy vernier

time Μ1/30 secΝ value ΜmA or keVΝ

-0.64

-0.635

-0.63

-0.625

-0.62

-0.615

-0.61

-0.605

-0.6

0 200 400 600 800 1000 1200

y at target vs. time

Horizontal coil Vertical coil Energy vernier

time Μ1/30 secΝ y ΜmmΝ