-400

-200 0 200 400 600 800

0 200 400 600 800 1000 1200

modulation value vs. time

Horizontal coil Vertical coil Energy vernier

time Μ1/30 secΝ value ΜmA or keVΝ

0.99

0.995 1 1.005

1.01

1.015

1.02

0 200 400 600 800 1000 1200

detector/current vs. time

Horizontal coil Vertical coil Energy vernier

time Μ1/30 secΝ det/I Μarb. unitsΝ