Pulse Height Spectra of HAPPEX Detectors

0 100 200 300

0 5000 10000

Electron Arm main HAPPEX detector ADC 0 1000

2000

0 5000 10000

Electron Arm spare detector ADC

0 200 400

0 5000 10000

Hadron Arm main HAPPEX detector ADC 0 500 1000

1500

0 5000 10000

Hadron Arm spare detector ADC

X-Y Alignmnet of Parity Detector in Focal Plane

-0.2

-0.1 0 0.1 0.2

-1.2 0 1.2

x (meters) - dispersive y (meters)

-0.2

-0.1 0 0.1 0.2

-1.2 0 1.2

x (meters) - dispersive y (meters)

-0.2

-0.1 0 0.1 0.2

-1.2 0 1.2

x (meters) - dispersive y (meters)

-0.2

-0.1 0 0.1 0.2

-1.2 0 1.2

x (meters) - dispersive y (meters)